\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[margin=1in]{geometry}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{enumitem}

\titleformat{\section}{\large\bfseries}{}{0em}{}

\begin{document}

\begin{center}
\textbf{\LARGE Lucas Tadeu Marculino} \\
Toledo, PR, Brazil \\
ltadeu6@protonmail.com | linkedin.com/in/ltadeu6 | github.com/ltadeu6
\end{center}

\section*{Summary}
Bioprocess and Biotechnology Engineer focused on industrial processes, optimization, and continuous improvement. Experience with HPLC routines, standardization, team leadership, and automation to improve operational efficiency.

\section*{Experience}
\textbf{Prati-Donaduzzi} \\
Quality Control Analyst \hfill 2023 -- Present \\
Quality Control Intern \hfill 2022 -- 2023
\begin{itemize}[noitemsep]
\item Operate 5 HPLCs (UV/Vis) and run about 10 analyses per day in pharmacopeial and locally developed methods
\item Coordinate a 2-4 person team preparing mobile phase and samples to keep process flow stable
\item Check documentation and lead the first step of deviation investigations (OOS/OOT) with reanalysis and counter-samples
\item Create workflow automation in HPLC operations to speed up spreadsheet sharing and reduce execution time
\item Work with dosage forms such as tablets, capsules, liquids, ointments, and emulsions
\item Use Empower and SAP for analysis workflows and traceability
\end{itemize}

\section*{Education}
\textbf{UTFPR} -- B.Sc. in Bioprocess and Biotechnology Engineering \hfill 2017 -- 2023

\noindent\textbf{ETEC} -- Technical Degree in Chemistry \hfill 2014 -- 2016

\section*{Research \& Projects}
\begin{itemize}
\item Capstone (TCC): built a computational tool (HTML, JavaScript) to support research and optimize fermentation parameters
\item Implemented bioleaching parameter optimization in Python with data analysis and process-variable modeling
\item Built a quantitative device based on an electrochemical sensor using Arduino for signal acquisition and analysis
\end{itemize}

\section*{Skills}
\textbf{Data \& Programming:} Python, Data Analysis, Modeling \\
\textbf{Laboratory:} Liquid Chromatography (HPLC), Karl Fischer, Quality Control \\
\textbf{Quality \& Processes:} GMP, GLP, Process Optimization, Continuous Improvement \\
\textbf{Tools:} Empower, SAP, Excel, LaTeX, Linux, NixOS, Codex (AI) \\
\textbf{Languages:} Portuguese, English

\end{document}
