\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[margin=1in]{geometry}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{enumitem}

\titleformat{\section}{\large\bfseries}{}{0em}{}

\begin{document}

\begin{center}
\textbf{\LARGE Lucas Tadeu Marculino} \\
Toledo, PR, Brasil \\
ltadeu6@protonmail.com | linkedin.com/in/ltadeu6 | github.com/ltadeu6
\end{center}

\section*{Resumo}
Engenheiro de Bioprocessos e Biotecnologia com experiência em controle de qualidade na indústria farmacêutica. Forte base em análise de dados, programação (Python) e pesquisa científica. Interesse em aplicar ferramentas computacionais a biotecnologia e processos industriais.

\section*{Experiência}
\textbf{Prati-Donaduzzi} \\
Analista de Controle de Qualidade \hfill 2023 -- Atual
\begin{itemize}[noitemsep]
\item Realização de testes analíticos e processos de garantia da qualidade
\item Aplicação de técnicas laboratoriais, incluindo cromatografia líquida (HPLC)
\item Cumprimento de requisitos e normas regulatórias
\end{itemize}

Estagiário -- Controle de Qualidade \hfill 2022 -- 2023

\section*{Formação}
\textbf{UTFPR} -- Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia \hfill 2017 -- 2023

\noindent\textbf{ETEC} -- Técnico em Química \hfill 2014 -- 2016

\section*{Pesquisa \& Projetos}
\begin{itemize}
\item Desenvolvimento de ferramenta computacional para otimização de parâmetros em processos fermentativos (TCC)
\item Pesquisa em otimização de parâmetros de biolixiviação
\item Dispositivo quantitativo baseado em sensor eletroquímico
\end{itemize}

\section*{Habilidades}
\textbf{Dados \& Programação:} Python, Análise de dados, Modelagem, Regressão \\
\textbf{Laboratório:} Cromatografia líquida (HPLC), Microscopia, Controle de qualidade \\
\textbf{Ferramentas:} Excel, LaTeX, Linux \\
\textbf{Idiomas:} Inglês (Profissional)

\end{document}
