\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[margin=1in]{geometry}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{enumitem}

\titleformat{\section}{\large\bfseries}{}{0em}{}

\begin{document}

\begin{center}
\textbf{\LARGE Lucas Tadeu Marculino} \\
Engenheiro com atuação em dados aplicados à indústria farmacêutica \\
Toledo, PR, Brasil \\
ltadeu6@protonmail.com | linkedin.com/in/ltadeu6 | github.com/ltadeu6
\end{center}

\section*{Resumo}
Engenheiro de Bioprocessos e Biotecnologia especializado em dados e pesquisa aplicada, atuando na interface entre laboratório e decisão baseada em evidências. Experiência prática em Python (Pandas, NumPy), data cleaning, data analysis workflow e automação de rotinas analíticas.

\section*{Experiência}
\textbf{Prati-Donaduzzi} \\
Analista de Controle de Qualidade \hfill 2023 -- Atual \\
Estagiário -- Controle de Qualidade \hfill 2022 -- 2023
\begin{itemize}[noitemsep]
\item Operar 5 HPLCs (UV/Vis) e processar cerca de 10 análises diárias, garantindo consistência de dados para tomada de decisão
\item Garantir qualidade de dados analíticos em doseamento e controle de impurezas, suportando data-driven decision making
\item Automatizar compartilhamento de planilhas no data analysis workflow, reduzindo tempo de execução
\item Utilizar Empower e SAP para data logging, rastreabilidade e consolidação de resultados, gerando insights operacionais
\end{itemize}

\section*{Formação}
\textbf{UTFPR} -- Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia \hfill 2017 -- 2023

\noindent\textbf{ETEC} -- Técnico em Química \hfill 2014 -- 2016

\section*{Pesquisa \& Projetos}
\begin{itemize}
\item TCC: ferramenta computacional (HTML, JavaScript) para otimização de parâmetros em fermentação e organização de dados de pesquisa, acelerando análises
\item Otimização de parâmetros de bioleaching em Python com data cleaning, análise e visualização de resultados, suportando decisões técnicas
\end{itemize}

\section*{Habilidades}
\textbf{Dados \& Programação:} Python, Pandas, NumPy, Data Cleaning, Data Analysis, Data Visualization \\
\textbf{Laboratório:} Cromatografia líquida (HPLC), Karl Fischer \\
\textbf{Processos:} Otimização de processos, Melhoria contínua \\
\textbf{Ferramentas:} Empower, SAP, Excel, Linux \\
\textbf{Idiomas:} Português, Inglês

\end{document}
